#
# ChangeLog for trunk/CanGateway/driver/libs/vcand32.def in pacpussensors
#
# Generated by Trac 1.4.3
# 07/06/24 12:03:54

Mon, 16 Dec 2013 14:54:00 GMT DHERBOMEZ Gérald [29]
	* trunk/CanGateway/CanFrameBase.h (modified)
	* trunk/CanGateway/driver/libs (added)
	* trunk/CanGateway/driver/libs/vcand32.def (added)
	* trunk/CanGateway/driver/libs/vcand32.lib (added)
	* trunk/CanGateway/driver/libs/vcandm32.def (added)
	* trunk/CanGateway/driver/libs/vcandm32.lib (added)
	* trunk/CanGateway/driver/libs/vxlapi.lib (added)
	* trunk/CanGateway/igepTestPlugin.cpp (deleted)
	* trunk/CanGateway/igepTestPlugin.h (deleted)
	* trunk/CanGateway/structureCan.h (modified)
	* trunk/CanGateway/structureCanCarmen.h (deleted)
	* trunk/build/build.bat (modified)

	Modifications of canGateway component.


